Keine Hilfe verfügbar.


Der Name oder die Adresse des Geräts, das von diesem Anschluß aus druckt.


Den Gemeinschaftsnamen des mit diesem Anschluß verbundenen Geräts eingeben. Nur dann aktiviert, wenn auch SNMP aktiviert ist.


Die für das RAW-Protokoll spezifische Einstellungen eingeben. Aktivieren durch Klicken auf die runde RAW-Optionsschaltfläche in der Protokollgruppe.


Der Name dieses Anschlusses.


Das von diesem Anschluß zu verwendende Protokoll auswählen.


Den Geräteindex des mit diesem Anschluß verbundenen Geräts eingeben. Nur dann aktiviert, wenn auch SNMP aktiviert ist.


Den Warteschlangennamen eingeben, der für diesen Anschluß verwendet werden soll. Dieser wird durch Klicken auf die runde LPR-Optionsschaltfläche in der Protokollgruppe aktiviert.


Der Name dieses Anschlusses


Das von diesem Anschluß zu verwendende Protokoll auswählen. LPR-Protokoll


Das von diesem Anschluß zu verwendende Protokoll auswählen. RAW-Daten-Protokoll.


Den Warteschlangennamen eingeben, der für diesen Anschluß verwendet werden soll. Dieser wird durch Klicken auf die runde LPR-Optionsschaltfläche in der Protokollgruppe aktiviert.


Für das LPR-Protokoll spezifische Einstellungen eingeben. Aktivieren durch Klicken auf die runde LPR-Optionsschaltfläche in der Protokollgruppe.


Überprüfen, ob SNMP für das mit diesem Anschluß verbundene Gerät unterstützt wird.


Den Geräteindex des mit diesem Anschluß verbundenen Geräts eingeben. Nur dann aktiviert, wenn auch SNMP aktiviert ist.


Der Name oder die Adresse des Geräts, das von diesem Anschluß aus druckt.


Den Gemeinschaftsnamen des mit diesem Anschluß verbundenen Geräts eingeben. Nur dann aktiviert, wenn auch SNMP aktiviert ist.


Die für diesen Anschluß zu verwendende Berkeley Sockets-Anschlußnummer eingeben. Diese wird durch Klicken auf die runde RAW-Optionsschaltfläche in der Protokollgruppe aktiviert.


Überprüfen, ob SNMP für das mit diesem Anschluß verbundene Gerät unterstützt wird.


Die für diesen Anschluß zu verwendende Berkeley Sockets-Anschlußnummer eingeben. Diese wird durch Klicken auf die runde RAW-Optionsschaltfläche in der Protokollgruppe aktiviert.


Alle Standard-TCP/IP-Anschlußüberwachungsanschlüsse konfigurieren.


Einen Standard-TCP/IP-Anschluß hinzufügen.


Einen Standard-TCP/IP-Anschluß hinzufügen.


Einen Standard-TCP/IP-Anschluß hinzufügen.


Einstellungen für einen Standard-TCP/IP-Anschluß anzeigen und ändern.


Einen Standard-TCP/IP-Anschluß hinzufügen.


Digitale Anzeige der Minuten vor einem Timeout, wenn ein Druckjob nicht ausgeführt werden kann.


Digitale Anzeige der Minuten vor einem Timeout, wenn ein Druckjob nicht ausgeführt werden kann.


Kürzere Zeit vor einem Timeout wegen Druckfehlern.


Die Zeitspanne vor einem Timeout wegen Druckfehlern eingeben.


Längere Zeit vor einem Timeout wegen Druckfehlern.


Wenn aktiviert, werden die Statusinformationen jedes Geräts regelmäßig vom Computer abgefragt.


Klicken Sie hier, wenn Probleme beim Drucken auftreten, z.B. fehlende oder unvollständige Dokumente. Bei aktivierter LPR-Bytezählung ermittelt der Computer die Byteanzahl in einem Dokument, bevor es an den Drucker gesendet wird. Die Bytezählung ist sehr zeitintensiv und bei den meisten Druckern nicht erforderlich. Diese Option ist nur dann verfügbar, wenn das LPR-Protokoll ausgewählt ist.


Die Zeitspanne vor einem Timeout wegen Druckfehlern eingeben.