Copyright: Copyright © 1999 Hewlett-Packard Co.


Drucker in großen IP-Netzwerken hinzufügen

Beim Hinzufügen von Druckern über einen Router oder ein Gateway (also Druckern, die sich nicht in Ihrem lokalen Netz befinden) kann das Dienstprogramm Probleme bei der Druckererkennung haben:

Die LAN-Hardware-Adresse wird von den Routern oftmals nicht weitergegeben.

Wenn im lokalen Netzwerk mehrere neue Drucker vorhanden sind, ist nicht gewährleistet, daß bei Verwendung der IP-Standardadresse (192.0.0.192) zur Identifizierung des Geräts der richtige Drucker gewählt wird.

Um einen Drucker mit diesem Dienstprogramm richtig zu konfigurieren, gehen Sie wie folgt vor:

1	Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

Stellen Sie den Drucker physisch in das lokale Netz Ihres Computers (wenn Sie einen HP JetDirect-Druckserver verwenden, können Sie auch nur den Druckserver bewegen), oder

führen Sie dieses Dienstprogramm auf einem Computer aus, der an das lokale Netz des Druckers angeschlossen ist.

2	Lassen Sie den Drucker vom Dienstprogramm ermitteln, und konfigurieren Sie die IP-Parameter so, daß sie dem endgültigen Platz des Druckers im Netzwerk entsprechen.

3	Stellen Sie den Drucker (oder den externen HP JetDirect-Druckserver) ggf. wieder an seinem endgültigen Standort im Netzwerk auf.

4	Um diesen Drucker auf anderen Computern zu installieren, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

Andere Computer oder Server, die den Drucker direkt benutzen sollen, können Sie mit Hilfe dieses Dienstprogramms konfigurieren, oder

für Windows-Clients, die den Drucker über ein freigegebenes System oder einen Novell NetWare-Server nutzen, verwenden Sie das Dienstprogramm Neuer Drucker im Ordner Drucker auf dem Client oder ein für den Drucker erstelltes Installationsprogramm für freigegebenen Drucker.

Hinweis:

Ein Installationsprogramm für freigegebenen Drucker kann für diesen Drucker nur erstellt werden, während dieses Dienstprogramm verwendet wird, um den Drucker auf Windows NT und Windows 2000 zu installieren, und wenn Freigegeben im Dialogfeld "Druckerfreigabe" gewählt ist.

Siehe auch

Drucker nach Adresse ermitteln

TCP/IP – Überblick


Bindery

Eine Bindery ist eine Novell NetWare-Datenbank, die ausschließlich von Dateiservern unter NetWare 3.x verwendet wird und von NetWare 4.x- und 5.0-Dateiservern emuliert werden kann. Es handelt sich hierbei um eine einheitlich strukturierte (Flat-File-) Objektdatenbank, in der die Netzwerkressourcen (wie z.B. Drucker) zusammengefaßt sind. Ab der Version NetWare 4.x wird anstelle der Bindery eine hierarchische Datenbank (NDS) verwendet.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Druckprinzipien unter Novell NetWare .


NDS-Verzeichnisstruktur durchsuchen

Im Fenster Novell-NDS-Verzeichnisstruktur durchsuchen wird die NDS-Struktur (bzw. der Verzeichnisbaum) dargestellt. Sie zeigt die logische Anordnung der NDS-Behälterobjekte (wie z.B. Organisationseinheiten, Organisationen, Länder).

Mit einem Klick auf das Plus- (+) oder Minussymbol (–) können Sie die Verzeichnisstruktur einblenden bzw. ausblenden.

Um den Kontext für das NDS-Objekt Druckserver, Drucker oder Warteschlange einzustellen, markieren Sie das gewünschte Behälterobjekt, und bestätigen Sie mit OK.

Hinweis:

Die Einstellung des Kontexts für ein Objekt ist nur dann möglich, wenn Sie für alle Objekte und Eigenschaften in der Verzeichnisstruktur Administratorrechte bzw. in dem besonderen NDS-Kontext, in den das Objekt gestellt werden soll, Erstellungsrechte besitzen.

Siehe auch

Druckprinzipien unter Novell NetWare


IP-Einstellungen ändern

Ihr Drucker ist zwar unter Umständen bereits mit gültigen TCP/IP-Netzwerkparametern konfiguriert, jedoch haben Sie im Dialogfeld Einstellungen ändern die Möglichkeit, eine oder mehrere Einstellungen nachträglich zu ändern:

IP-Adresse

Teilnetzmaske

Gateway

Siehe auch

TCP/IP – Überblick


Client-Server-Druck

Client-Computer senden Druckaufträge an dedizierte Server-Computer, die die Nutzung der einzelnen Drucker steuern. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Prinzipien des Netzwerkdrucks.


Inhalt:
Online-Hilfe zum Installationsprogramm für Netzwerkdrucker

Mit diesem Installationsprogramm können Sie schnell und unkompliziert einen Netzwerkdrucker einrichten. Der Drucker muß dabei eingeschaltet und über einen HP JetDirect-Druckserver an das Netzwerk angeschlossen sein.

Inhalt:

Die Themen rund um die Netzeinrichtung liefern einen Überblick über ausgewählte Themenbereiche für den Netzwerkdruck.

Mit der Hilfe zu den Dialogfeldern des Installationsprogramms rufen Sie Online-Hilfetexte zu ausgewählten Dialogfeldern auf.

Unter Systemanforderungen finden Sie nähere Informationen über die Voraussetzungen zur Verwendung dieses Dienstprogramms.

Themen rund um die Netzeinrichtung:

Prinzipien des Netzwerkdrucks

Konfigurationen für den Netzwerkdruck

Drucker in großen IP-Netzwerken hinzufügen

TCP/IP – Überblick

IP-Adreßstruktur

Teilnetze

Gateways

Konfiguration der IP-Adressen auf Druckern

IPX/SPX – Überblick

IPX/SPX-Protokollpaket

IPX-Adreßstruktur

IPX-Kapselung und Rahmentypen

Druckprinzipien unter Novell NetWare

Einführung

Bindery und NDS

Hilfe zu den Dialogfeldern des Installationsprogramms:

Installationsprogramm für Netzwerkdrucker

Drucker aus einer Liste auswählen

Drucker nach Adresse ermitteln

Drucker ermitteln: Anschluß auswählen

Netzwerk-Kommunikationsmodus einstellen

IP-Einstellungen vorschlagen

IP-Einstellungen ändern

NDS-Verzeichnisstruktur durchsuchen

Drucken unter MS-DOS

Anschlußname

Druckertreiber

Vorhandenen_Treiber_ersetzen

Druckername

Druckerfreigabe

Standort und Kommentar

Installationsprogramm für freigegebenen Drucker

Installation abschließen

Fehlerbehebung


Kontext, NDS

Der NDS-Kontext eines Objektes ist dessen Pfadname (also Position) innerhalb einer NDS-Verzeichnisstruktur. Ähnlich wie eine Struktur aus Verzeichnis, Unterverzeichnis und Datei gibt ein NDS-Kontext eine Hierarchie von Behälterobjekten an, in der sich das Objekt befindet.  Der Pfadname eines NDS-Objektes wird jedoch normalerweise vom Objekt hin zum Stamm der Verzeichnisstruktur angegeben.

Bei der Eingabe des Kontexts für ein Objekt können Sie ein ausgeschriebenes oder abgekürztes Format verwenden. Wenn der Drucker meinDrucker beispielsweise den Kontext meineAbteilung.meineFirma hat:

dann lautet der voll ausgeschriebene Kontext:
OE=meineAbteilung.O=meineFirma

(wobei OE ein Behälter vom Typ "Organisatorische Einheit" und O ein Behälter vom Typ "Organisation" ist.)

und die abgekürzte Schreibweise:
 meineAbteilung.meineFirma.


Werkseitige Standardeinstellungen, HP JetDirect

Um einen externen HP JetDirect-Druckserver auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurückzusetzen, schalten Sie den Druckserver aus, und drücken Sie beim erneuten Einschalten die Test-Taste und warten Sie, bis der Druckserver neu initialisiert wurde.

Bei einem internen HP JetDirect-Druckserver führen Sie einen Kaltstart des Druckers aus und warten, bis der Drucker neu initialisiert wurde. (Bei den meisten HP LaserJet-Druckermodellen wird hierzu während des Einschaltens die Start-Taste auf dem Bedienfeld des Druckers gedrückt. Die Vorgehensweise bei anderen Druckern ist der jeweiligen Bedienungsanleitung zu entnehmen.)

VORSICHT:

Beim Zurücksetzen des Druckers werden u.U. alle Druckereinstellungen gelöscht.


Installation abschließen

Im Dialogfeld Beenden sind alle Konfigurationswerte zusammengefaßt, die für den Drucker festgelegt wurden. Sie sollten diese Einstellungen noch einmal überprüfen, bevor Sie auf Beenden klicken. Das Dialogfeld bietet die folgenden Optionen:

Klicken Sie auf Beenden, um die Konfigurationswerte zu übernehmen.

Klicken Sie auf Zurück, wenn Sie die Konfigurationswerte ändern möchten.

Klicken Sie auf Abbrechen, wenn das Installationsprogramm ohne Einstellung der Konfigurationswerte beendet werden soll.

Hinweis:

Nach Abschluß der Installation versucht der HP-Installationsassistent für Netzwerkdrucker eine Testseite auszudrucken (Standardeinstellung). Sie können den Druck einer Testseite aktivieren oder deaktivieren. Mit der Testseite wird festgestellt, ob der Druckpfad zum Drucker richtig eingerichtet wurde. Standardmäßig wird immer eine Testseite ausgedruckt. Wenn Sie dies nicht möchten, deaktivieren Sie das betreffende Kontrollkästchen.


Gateway

Ein Gateway ist ein Router oder Computer, der zwei inkompatible Netzwerke (die z.B. unterschiedliche Kommunikationsprotokolle, Datenformatierung, Strukturen oder Architekturen verwenden) miteinander verbindet. Bei der Untergliederung von Netzwerken in Teilnetze setzt man Gateways häufig zur Isolierung eines Teilnetzes von anderen Teilnetzen ein, um den Netzwerkverkehr zu steuern. Näheres hierzu finden Sie unter Gateways .

Bei TCP/IP-Netzwerken sind die einzelnen Netzwerkgeräte oft mit der IP-Adresse des nächsten Gateways konfiguriert. Wenn es im Netzwerk keine Gateways gibt, wird meist die IP-Adresse des Computers verwendet.


HP JetDirect-Druckserver

Der HP JetDirect-Druckserver ist ein Netzwerkzubehör von Hewlett-Packard, mit dem sich Drucker direkt an ein Netzwerk anschließen lassen. Die direkte Netzanbindung gewährleistet mehr Flexibilität in bezug auf den Standort und maximiert die Druckerleistung.

Die internen HP JetDirect-Druckserver-Karten werden für HP-Drucker mit Eingabe-Ausgabe-Steckplätzen verwendet. Die externen HP JetDirect-Druckserver können für fast jeden Drucker mit Parallelanschluß verwendet werden.

Die HP JetDirect-Druckserver unterstützen alle gängigen Netzwerktopologien und -protokolle.


HP-Teilnetz 1

Beispiel für das zweite Byte der Adresse zur Angabe eines Teilnetzes.


HP-Teilnetz 2

Beispiel für das zweite Byte der Adresse zur Angabe eines Teilnetzes.


Hardware-, MAC- oder physische Adresse

Eine Hardware-, MAC- (Media Access Control-) oder physische Adresse ist eine Adresse auf Ebene der Sicherungsschicht, die jeden Knoten und jedes Gerät im Netzwerk eindeutig kennzeichnet. Laut Definition in den IEEE-802.3-Netzwerkspezifikationen besteht diese Adresse aus einer zwölfstelligen Hexadezimalzahl (z.B. 001083123ABC). Die Hardware-Adresse wird vom Gerätehersteller vergeben.

HP weist jedem HP JetDirect-Druckserver eine eindeutige Hardware-Adresse zu. Um zu sehen, welche Hardware-Adresse Ihr HP JetDirect-Druckserver hat, drucken Sie einfach eine HP JetDirect-Konfigurationsseite aus.

Bei den externen HP JetDirect-Druckservern steht die Adresse auch auf einem Etikett, das am Druckserver angebracht ist.


IP-Adresse

In einem TCP/IP-Netzwerk wird jedes Gerät durch eine eindeutige IP (Internet Protocol)-Adresse identifiziert. Dabei handelt es sich um eine vier Byte (32 Bit) lange Zahl im Format n.n.n.n, wobei n für einen Wert zwischen 0 und 255 steht. Die Zuteilung der IP-Adresse erfolgt in der Regel durch den Netzwerkadministrator. (Weitere Informationen hierzu finden Sie unter TCP/IP – Überblick.)

Der HP JetDirect-Druckserver ist werkseitig so eingestellt, daß er zwei Minuten nach dem Einschalten die IP-Standardadresse 192.0.0.192 annimmt. Hierbei handelt es sich um keine gültige IP-Adresse; sie kann jedoch zur erstmaligen Erkennung eines neuen Druckers verwendet werden. Für einen einwandfreien Betrieb in einem TCP/IP-Netzwerk ist es jedoch notwendig, daß dem Gerät eine gültige, d.h. eindeutige, IP-Adresse zugewiesen wird.


IP-Hostname

Ein IP-Hostname ist ein benutzerfreundlicher (weil leicht zu merkender) Name, der anstelle der IP-Adresse des Druckers verwendet werden kann. Voraussetzung hierfür ist, daß im Netzwerk ein Namensserver eingerichtet wurde, der zu einem angegebenen Hostnamen die zugehörige IP-Adresse ermittelt. Wenn einem Drucker ein Hostname zugeordnet und dieser entsprechend konfiguriert wurde (z.B. drucker1.marketing.com), können Sie diesen Hostnamen zur Identifizierung des Druckers verwenden.


IPX-Adresse

In einem IPX/SPX-Netzwerk wird jedes Gerät durch eine eindeutige IPX (Internet Packet Exchange)-Adresse identifiziert. Eine IPX-Adresse besteht aus einer Netzwerknummer und der LAN-Hardware-Adresse des Geräts (z.B. 00012345:001083AA42B7).

Bei Druckern, bei denen die Netzanbindung über einen HP JetDirect-Druckserver erfolgt, wird die IPX-Adresse automatisch konfiguriert, sobald das Gerät an das Netzwerk angeschlossen und eingeschaltet wird. (Weitere Informationen hierzu finden Sie unter IPX/SPX-Adreßstruktur.)


IPX/SPX - Überblick
IPX/SPX – Überblick

Themen

IPX/SPX-Protokollpaket

IPX-Adreßstruktur

IPX-Kapselung und Rahmentypen

IPX/SPX-Protokollpaket

IPX/SPX bezieht sich im allgemeinen auf eine Reihe von Protokollen, die ursprünglich zur Kommunikation in Novell NetWare-Netzen entwickelt wurden. Später kamen IPX/SPX-kompatible Protokolle hinzu, die auch in anderen Netzwerken (z.B. den Client-Server- oder Peer-to-Peer-Netzwerken von Microsoft) verwendet werden können. Um diese Protokolle für den Druck nutzen zu können, muß auf dem HP JetDirect-Druckserver das IPX-Protokollpaket aktiviert sein.

IPX (Internet Packet Exchange)

IPX ist ein verbindungsloses Protokoll, das die Netzwerkadressierung zwischen den Knoten verwaltet. Es versucht, die Pakete an die gewünschten Zielorte zu übermitteln, ist jedoch für eine zuverlässige Paketzustellung auf die oberen Protokollschichten angewiesen. Empfangene Pakete werden vom IPX-Protokoll an die entsprechende obere Dienst- oder Protokollschicht weitergeleitet.

SPX (Sequenced Packet Exchange)

SPX ist ein verbindungsorientiertes Protokoll, das die Übertragung von Paketen regelt. Für jedes Paket wird eine Bestätigung angefordert, damit eine erfolgreiche Zustellung garantiert werden kann. Nach mehreren Übertragungsversuchen und erfolglosen Bestätigungen verständigt SPX den Benutzer durch eine Fehlermeldung. SPX greift für das Senden und Empfangen von Paketen auf IPX zurück. HP JetDirect-Druckserver verwenden SPX für den IPX-Druck im direkten Modus (Peer-to-Peer-Druck) und den Modus "Dezentraler Drucker" (Novell NetWare-Netzwerke).

NCP (NetWare Core Protocol)

NCP stellt einem Knoten den Zugang zu den Diensten auf dem NetWare-Server bereit. Der Knoten packt eine Dienstanforderung gemäß den NCP-Definitionen des Servers und sendet diese Anforderung mit Hilfe des IPX. Der Server entpackt die Anforderung und antwortet entsprechend. Für jeden Dienst, den ein Knoten von einem Server anfordern kann (wie z.B. für den Zugriff auf Dateien oder die Einreihung in eine Druckwarteschlange), ist ein gesondertes NCP vorhanden.

SAP (Service Advertising Protocol)

SAP ermöglicht den NetWare-Servern, ihre Dienste bekanntzumachen, und den Routern, eine aktuelle, synchronisierte Datenbank der Netzwerkressourcen zu führen. Bei der Anmeldung in einem NetWare-Netzwerk verteilen die Knoten ihre SAP-Anforderungspakete durch IPX-Rundsendungen im Netzwerk, um auf diese Weise einen Server zu finden und mit ihm eine Verbindung herzustellen.

RIP (Router Information Protocol)

Das RIP wird dazu verwendet, die Routing-Daten für das Netzwerk zwischen den Routern zu verteilen und auf dem neuesten Stand zu halten. Standardmäßig senden die Router alle 60 Sekunden RIP-Pakete an jedes angeschlossene Segment. Routen, die ständig nicht antworten, sind veraltet und werden schließlich gelöscht. Die Knoten senden RIP-Anforderungspakete an die Router, um die Route zu einem entfernten Netzwerk zu erhalten.

IPX-Adreßstruktur

Eine IPX (Internet Packet Exchange)-Adresse ist eine Geräteadresse auf Ebene der Vermittlungsschicht, normalerweise in einem Novell NetWare-Netzwerk. Sie setzt sich aus zwei Teilen zusammen: der Netzwerknummer und der Knotennummer. An die Adresse kann noch ein weiteres Feld mit der Socket-Nummer angehängt werden, um bei Geräten mit mehreren Anschlüssen, wie z.B. einem HP JetDirect-Server mit drei Anschlüssen, einen bestimmten Anschluß zu identifizieren.

Die Netzwerknummer ist die Nummer des lokalen Netzes, an das ein Gerät angeschlossen ist.

Bei einem NetWare-Netzwerk ordnet der Administrator die Netzwerknummer während der Einrichtung des Netzwerks einem Server oder Router zu. Zusätzlich kann jedem verwendeten Rahmentyp (siehe IPX-Kapselung und Rahmentypen weiter unten) eine gesonderte Netzwerknummer zugewiesen werden. Wenn der HP JetDirect-Druckserver an das Netzwerk angeschlossen und eingeschaltet wird, erkennt er automatisch die Netzwerknummer (sofern eine vergeben wurde).

Die Knotennummer ist die eindeutige LAN-Hardware-Adresse des Geräts.

IPX-Adressen werden normalerweise in folgendem Format geschrieben:

NNNNNNNN:XXXXXXXXXXXX

wobei NNNNNNNN einer achtstelligen hexadezimalen Netzwerknummer und XXXXXXXXXXXX einer zwölfstelligen hexadezimalen LAN-Hardware-Adresse des Geräts entspricht (z.B. 00012345:001083AA42B7).

In einigen Fällen ist der HP JetDirect-Druckserver nicht in der Lage, die Netzwerknummer zu erkennen. Bei den neuesten HP JetDirect-Servern werden die Pakete so verarbeitet und beantwortet, als ob sie im lokalen Netz abgeschickt worden wären.

IPX-Kapselung und Rahmentypen

Da IPX ein Protokoll der Vermittlungsschicht ist, muß es von einem Protokoll der Sicherungsschicht "getragen" werden. Dies wird durch Kapselung (encapsulation) des Protokolls erreicht. Die Protokolle der Sicherungsschicht lassen mehrere Rahmentypen zu. Diese unterscheiden sich dadurch, wie die einzelnen Felder innerhalb eines Rahmens definiert sind.

Bei Ethernet-Netzwerken kann die IPX-Kommunikation unter Verwendung von vier verschiedenen Rahmentypen gekapselt werden: 802.3 RAW, 802.2, Ethernet II und Ethernet SNAP.

Bei Token-Ring-Netzwerken kann die Kapselung der IPX-Kommunikation mit zwei verschiedenen Rahmentypen erfolgen: Token Ring 802.2 und Token Ring SNAP.

Bei HP JetDirect-Druckservern, die im Warteschlangenserver-Modus in einem Novell NetWare-Netzwerk arbeiten, muß ein spezieller Rahmentyp konfiguriert werden. Wenn man für den HP JetDirect-Druckserver den Befehl FRAME TYPE = AUTO (Standard) verwendet, stellt er sich selbst auf den ersten erkannten Rahmentypen ein. Alternativ dazu kann der Rahmentyp des HP JetDirect-Druckservers auch von Hand festgelegt werden (z.B. über das Bedienfeld eines Druckers, sowie über Telnet, einen eingebetteten Web-Server oder eine Management-Software).

Bei HP JetDirect-Druckservern, die im direkten Modus (Peer-to-Peer) drucken, können verschiedene Rahmentypen im Netzwerk verwendet werden, solange der Druckserver auf FRAME TYPE = AUTO gesetzt ist und sich nicht bereits automatisch auf einen bestimmten Novell NetWare-Rahmentyp im gleichen Netzwerk eingestellt hat.

Hinweis:

Im direkten Modus (Peer-to-Peer) ist immer nur eine einzelne Verbindung möglich. Aus diesem Grund können zwei oder mehrere Arbeitsstationen nicht gleichzeitig drucken. Die eine Verbindung muß beendet sein, bevor die nächste hergestellt werden kann.

Siehe auch

Druckprinzipien unter Novell NetWare

Themen rund um die Netzeinrichtung


Drucker aus einer Liste auswählen

Dieses Dialogfeld listet alle Drucker auf, die im lokalen Netz erkannt wurden. Wählen Sie den gewünschten Drucker aus der Liste aus, und klicken Sie auf Weiter.

Ist der gewünschte Drucker nicht aufgeführt, versuchen Sie folgendes:

Klicken Sie auf die Schaltfläche Aktualisieren, oder

klicken Sie auf Zurück, und markieren Sie die Option Eine Druckeradresse angeben, oder

klicken Sie auf Abbrechen, um das Programm zu beenden. Anschließend führen Sie das Installationsprogramm für Netzwerkdrucker noch einmal aus. (Alternativ dazu können Sie auch den Drucker und HP JetDirect-Druckserver aus- und wieder einschalten.)

Hinweis:

Zur Einrichtung von Druckern, die sich nicht im lokalen Netz befinden, lesen Sie den Abschnitt "Drucker in großen IP-Netzwerken hinzufügen".

Die Drucker in der Liste sind durch die folgenden Felder gekennzeichnet:

Modell. Dieses Feld gibt das Druckermodell an (z.B. HP LaserJet 5000 Series). Wenn das Modell nicht ermittelt werden konnte, der Drucker ausgeschaltet oder überhaupt nicht angeschlossen ist, erscheint dort der Eintrag "Unbekannt". Bei externen HP JetDirect-Druckservern wird in diesem Fall der Vermerk "Centronics Drucker/Plotter" angezeigt.

Hardware-Adresse. Durch die LAN-Hardware-Adresse (auch physische Adresse oder MAC-Adresse genannt) wird ein Gerät im lokalen Netz eindeutig identifiziert. Bei externen HP JetDirect-Druckservern mit mehreren Druckeranschlüssen kann an die Adresse eine Anschlußnummer (Port 1, Port 2, Port 3) angehängt werden.

IP-Adresse. Die IP (Internet Protocol)-Adresse dient zur eindeutigen Identifizierung eines Geräts in einem TCP/IP-Netzwerk und wird vom Netzwerkadministrator vergeben. (Weitere Informationen hierzu finden Sie unter TCP/IP – Überblick.) Wenn ein HP JetDirect-Druckserver innerhalb von zwei Minuten nach dem Einschalten nicht mit einer gültigen IP-Adresse konfiguriert wird, erhält er automatisch die Standardadresse 192.0.0.192. Hierbei handelt es sich um keine gültige IP-Adresse; sie kann jedoch zur Erkennung eines neuen Druckers verwendet werden. Wenn mehrere Drucker diese Standardadresse verwenden, sollten Sie zur Identifizierung des richtigen Druckers die Hardware-Adresse nachsehen.

IPX-Adresse. In einem IPX/SPX-Netzwerk wird jedes Gerät durch eine eindeutige IPX (Internet Packet Exchange)-Adresse identifiziert. Normalerweise wird die IPX-Adresse automatisch konfiguriert, wenn ein Gerät an das Netzwerk angeschlossen und eingeschaltet wird. (Weitere Informationen hierzu finden Sie unter IPX/SPX – Überblick.) Da sich die IPX-Adresse aus einer Netzwerknummer und der LAN-Hardware-Adresse zusammensetzt, können Sie diese Adresse zur Identifizierung des gewünschten Geräts verwenden.

Hinweis:

Wenn ein Feldeintrag abgeschnitten ist und Sie das gesamte Feld sehen möchten, brauchen Sie nur seine Breite zu verändern. Hierzu setzen Sie den Cursor an den rechten Rand der Feldüberschrift und ziehen die Begrenzung bei gedrückt gehaltener Maustaste nach rechts.

Wenn ein ausgewählter Drucker durch einen SNMP-Community-Namen oder ein JetDirect-Kennwort geschützt wird, werden Sie zur Eingabe des Community-Namens oder Kennworts aufgefordert. Wenn Ihre Eingabe ungültig ist, können sie den Drucker nicht mit diesem Assistenten installieren.

Siehe auch

Drucker nach Adresse ermitteln

Themen rund um die Netzeinrichtung


Drucker nach Adresse ermitteln

In diesem Dialogfeld können Sie einen Netzwerkdrucker direkt durch Angabe einer seiner Adressen bestimmen. Tragen Sie für den gewünschten Drucker eine der folgenden Adressen ein. Klicken Sie anschließend auf Weiter.

Hinweis:

Um zu sehen, welche Adresse derzeit für den Drucker konfiguriert ist, drucken Sie einfach eine HP JetDirect-Konfigurationsseite aus.

Hardware-Adresse. Durch die LAN-Hardware-Adresse (auch physische Adresse oder MAC-Adresse genannt) wird ein Gerät im lokalen Netz eindeutig identifiziert. (Hinweis: Zur Einrichtung von Druckern, die sich nicht im lokalen Netz befinden, lesen Sie den Abschnitt "Drucker in großen IP-Netzwerken hinzufügen".)

IP-Adresse. In einem TCP/IP-Netzwerk wird jedes Gerät durch eine eindeutige IP (Internet Protocol)-Adresse identifiziert. Dabei handelt es sich um eine vier Byte (32 Bit) lange Zahl im Format n.n.n.n, wobei n für einen Wert zwischen 0 und 255 steht. Die Zuteilung der IP-Adresse erfolgt in der Regel durch den Netzwerkadministrator. (Weitere Informationen hierzu finden Sie unter TCP/IP – Überblick.)
Der HP JetDirect-Druckserver ist werkseitig so eingestellt, daß er zwei Minuten nach dem Einschalten die IP-Standardadresse 192.0.0.192 annimmt. Hierbei handelt es sich um keine gültige IP-Adresse; sie kann jedoch zur erstmaligen Erkennung eines neuen Druckers verwendet werden. Wenn allerdings mehrere neue Drucker an das Netzwerk angeschlossen wurden, gibt es keine Garantie dafür, daß Sie auch den richtigen Drucker finden. Deshalb wird empfohlen, den Drucker statt dessen durch seine LAN-Hardware-Adresse zu identifizieren. Wenn das TCP/IP-Protokoll auf diesem Computer nicht aktiviert ist, ist dieses Feld deaktiviert.

IP-Hostname. Ein IP-Hostname ist ein benutzerfreundlicher (weil leicht zu merkender) Name, der anstelle der IP-Adresse des Druckers verwendet werden kann. Voraussetzung hierfür ist, daß im Netzwerk ein Namensserver eingerichtet wurde, der zu einem angegebenen Hostnamen die zugehörige IP-Adresse ermittelt. Wenn einem Drucker ein Hostname zugeordnet und dieser entsprechend konfiguriert wurde (z.B. drucker1.marketing.com), können Sie diesen Hostnamen zur Identifizierung des Druckers verwenden.

IPX-Adresse. In einem IPX/SPX-Netzwerk wird jedes Gerät durch eine eindeutige IPX (Internet Packet Exchange)-Adresse identifiziert. Normalerweise wird die IPX-Adresse automatisch konfiguriert, wenn ein Gerät an das Netzwerk angeschlossen und eingeschaltet wird. (Weitere Informationen hierzu finden Sie unter IPX/SPX – Überblick.) Da sich die IPX-Adresse aus einer Netzwerknummer und der LAN-Hardware-Adresse zusammensetzt, können Sie diese Adresse zur Identifizierung des gewünschten Druckers verwenden. Wenn das IPX-Protokoll auf diesem Computer nicht aktiviert ist, ist dieses Feld deaktiviert.

Hinweis:

Wenn das Dienstprogramm den Drucker ermittelt hat, können Sie ihm eine gültige IP-Adresse zuordnen.

Hinweis:

Zur Einrichtung von Druckern, die sich nicht im lokalen Netz befinden, lesen Sie den Abschnitt "Drucker in großen IP-Netzwerken hinzufügen".

Wenn ein ausgewählter Drucker durch einen SNMP-Community-Namen oder ein JetDirect-Kennwort geschützt wird, werden Sie zur Eingabe des Community-Namens oder Kennworts aufgefordert. Wenn Ihre Eingabe ungültig ist, können sie den Drucker nicht mit diesem Assistenten installieren.

Siehe auch

Drucker aus einer Liste auswählen

Themen rund um die Netzeinrichtung


SNMP-Community-Name

Ein SNMP-Community-Name ist ein Kennwort, das eingegeben werden muß, wenn die Druckerkonfiguration mit SNMP geändert wird.  Wenn ein ausgewählter Drucker durch einen SNMP-Community-Namen oder ein JetDirect-Kennwort geschützt wird, werden Sie zur Eingabe des Community-Namens oder Kennworts aufgefordert. Gültige Community-Namen sind bis zu 255 Zeichen lang.

Hinweis

Sie werden nur dann zur Eingabe aufgefordert, wenn ein nicht standardmäßiger SNMP-Community-Name zugewiesen wurde.

Der SNMP-Community-Name kann von einem Netzwerk-Administrator mit einer Verwaltungsanwendung (z.B. HP Web JetAdmin) oder anderen Tools zugewiesen werden.


JetDirect-Kennwort

Ein JetDirect-Kennwort wird von einem Netzwerk-Administrator zugewiesen, um den Zugriff auf Konfigurationsparameter auf dem HP JetDirect-Druckserver zu beschränken. JetDirect-Kennwörter werden mit einer Verwaltungsanwendung (z.B. HP Web JetAdmin) oder anderen Tools zugewiesen.

Wenn ein Kennwort aktiviert ist, werden Sie von diesem Dienstprogramm zur Eingabe aufgefordert.


Drucker ermitteln: Anschluß auswählen

Bei externen HP JetDirect-Druckservern mit mehreren Anschlüssen müssen Sie den Anschluß – und den daran angeschlossenen Drucker – angeben, der für den Netzwerkdruck eingerichtet werden soll. Wählen Sie Anschluß 1, Anschluß 2 oder Anschluß 3.

Wenn das HP-Druckermodell bestimmt werden kann, wird dieses ebenfalls angegeben. Bei einem nicht angeschlossenen oder abgeschalteten Drucker erscheint der Vermerk "Unbekannt". Wenn ein Drucker angeschlossen ist, aber trotzdem nicht erkannt wird, steht dort "Centronics Drucker/Plotter".

Siehe auch

Themen rund um die Netzeinrichtung


Installationsprogramm für Netzwerkdrucker

Mit diesem Installationsprogramm können Sie schnell und unkompliziert einen Netzwerkdrucker einrichten. Der Drucker muß über einen HP JetDirect-Druckserver an das Netzwerk angeschlossen sein.

Als ersten Schritt der Einrichtung müssen Sie im Netzwerk den Drucker ermitteln, mit dem gedruckt werden soll. In diesem Dialogfeld werden Sie aufgefordert, eine Methode für die Suche nach dem Drucker auszuwählen:

Anschließend wählen Sie den gewünschten Drucker auf dem lokalen Netzwerk aus der Liste aus. Wenn Sie auf Weiter klicken, sucht das Dienstprogramm nach Netzwerkdruckern und zeigt die gefundenen Geräte in einer Liste an. Anschließend wählen Sie den gewünschten Drucker aus der Liste aus.

Die andere Möglichkeit lautet, einen bestimmten Drucker nach seiner Adresse zu suchen. Wenn Sie auf Weiter klicken, werden Sie aufgefordert, den Drucker durch seine LAN-Hardware-Adresse (oder MAC-Adresse), IP-Adresse, seinen IP-Hostnamen oder seine IPX-Adresse zu identifizieren.

Siehe auch

Themen rund um die Netzeinrichtung

Systemanforderungen


Lokales Netz

Ein lokales Netz ist ein Netzwerk, dessen Ausdehnung nicht über die Router oder Gateways hinausgeht. Wenn Ihr Computer und Drucker an ein lokales Netz angeschlossen sind, sind sie mit demselben Netzwerkkabelsegment verbunden.


Drucken unter MS-DOS

In diesem Dialogfeld können Sie das Drucken in MS-DOS-Anwendungen in Windows 95/98 aktivieren. MS-DOS-Anwendungen müssen normalerweise zu einem LPT-Anschluß drucken. Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:

Nein (Standardeinstellung) – Das Drucken unter MS-DOS ist deaktiviert. Da der MS-DOS-Druck meist ältere Anwendungen betrifft, ist diese Option für die meisten Fälle geeignet.

Ja – Es ist möglich, aus MS-DOS-Anwendungen zu drucken. (Wenn in dem System keine gültigen LPT-Anschlüsse mehr vorhanden sind, können Sie nicht Ja auswählen.)

Bei aktiviertem MS-DOS-Druck wird ein LPT-Anschlußname angezeigt (LPT2 bis LPT4). Wenn ein anderer LPT-Anschlußname gewünscht wird, klicken Sie auf die Schaltfläche Ändern.

Hinweis:

Bei einigen MS-DOS-Anwendungen ist eine spezielle Konfiguration des LPT-Anschlusses erforderlich. Sollten Sie aus einer Anwendung nicht drucken können, wenden Sie sich bitte an den Softwarehersteller.


NDS

Novell Directory Services (NDS) ist eine relationale Datenbank, in der die Netzwerkressourcen als Objekte in einer hierarchischen Verzeichnisstruktur logisch angeordnet sind. Mit der entsprechenden Berechtigung ist ein Zugriff auf diese Netzwerkressourcen unabhängig von ihrem physischen Standort möglich. NDS wurde als Nachfolger der Novell-Bindery entwickelt.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Druckprinzipien unter Novell NetWare .


Namensserver

Ein Namensserver ist ein Computer im Netzwerk, der die Hostnamen den zugehörigen IP-Adressen zuordnet (man spricht hier auch von Adressenauflösung). Beispiele für Namensserver sind der DNS(Domain Name System)-Server und der WINS(Windows Internet Name Service)-Server.


Benennungskonventionen, NetWare-Objekte

Das Dienstprogramm beschränkt die Namen für die NetWare-Objekte Druckserver, Drucker und Druckwarteschlange auf den 7-Bit-ASCII-Satz (die ersten 127 Zeichen). Es gelten die folgenden Richtlinien:

Buchstaben A bis Z (Großbuchstaben)

Ziffern 0 bis 9

Bestimmte Sonderzeichen, wie z.B. Unterstrich _, Klammern ( ) und Bindestrich -

Die folgenden Sonderzeichen sind nicht zulässig: * [ ] | \ / ? < > , " : ; <Leerzeichen>

Punkt (.), Pluszeichen (+) und Gleichheitszeichen (=) können verwendet werden, wenn ihnen ein umgekehrter Schrägstrich(\) vorangestellt wird.

Die Druckwarteschlangennamen dürfen max. 47 Zeichen lang sein.


Benennungskonventionen, Druckerordner

Für die Benennung eines Druckers gelten die folgenden Richtlinien:

Nicht länger als 31 Zeichen

Buchstaben A bis Z (Großbuchstaben)

Buchstaben a bis z (Kleinbuchstaben)

Ziffern 0 bis 9

Vermeiden Sie ASCII-Zeichen unter 32 und über 127.

Verwenden Sie keine Kommata (,).


Benennungskonventionen, Freigabename

Auf Grundlage der Microsoft-Empfehlungen sind die Namen auf den 7-Bit-ASCII-Satz (die ersten 127 Zeichen) beschränkt. Leerzeichen sind nicht zulässig. Es gelten die folgenden Richtlinien:

Buchstaben A bis Z (Großbuchstaben)

Buchstaben a bis z (Kleinbuchstaben)

Ziffern 0 bis 9

Bestimmte Sonderzeichen: $ % ' - _ @ ~ ` ! ( ) { } . ^ # & + , ; = [ ]


Prinzipien des Netzwerkdrucks

Netzwerke bestehen aus miteinander verbundenen Computern, die Informationen und Ressourcen, wie z.B. Drucker, gemeinsam nutzen. In einem Client-Server-Netzwerk senden die Client-Computer Druckaufträge an dedizierte Server-Computer, die die Nutzung der einzelnen Drucker steuern. In einem Peer-to-Peer-Netzwerk gibt es keine dedizierten Server. Statt dessen ist jeder Computer so konfiguriert, daß er seine Druckaufträge direkt an den Drucker übermittelt.

Konfigurationen für den Netzwerkdruck

Der Client-Server-Druck kommt in der Regel in mittleren bis großen Netzwerken zum Einsatz, in denen die Druckaufträge der vielen Benutzer durch dedizierte Server verarbeitet werden. Client-Server-Netzwerke arbeiten mit Netzwerkbetriebssystemen (NOS), wie z.B. Novell NetWare und Microsoft Windows NT Server.

Client-Server-Druck:

Der Peer-to-Peer-Druck ist eher für kleinere Netzwerke geeignet, in denen sich weniger Benutzer um eine Verbindung zum Drucker "streiten". Bei den Peer-to-Peer-Netzen werden die Microsoft Windows 95/98-, 2000- oder NT-Systeme so konfiguriert, daß die Druckaufträge direkt an den Drucker geleitet werden. Jedes System muß dabei den gesamten Druckprozeß steuern, was die Systemleistung etwas beeinträchtigen kann.

Peer-to-Peer-Druck:

Es sei darauf hingewiesen, daß Peer-to-Peer-Druck auch in einem Client-Server-Netz möglich ist. Eine kleine Arbeitsgruppe könnte sich beispielsweise des Peer-to-Peer-Drucks bedienen und gleichzeitig an ein firmenweites Client-Server-Netz angeschlossen sein.

Unabhängig vom Netzwerktyp (Client-Server- oder Peer-to-Peer-Netz) müssen die Computer und Drucker für die Kommunikation untereinander eine einheitliche Sprache oder ein einheitliches Netzwerkprotokoll verwenden. Die gängigsten Protokolle sind IPX (Internet Packet Exchange), das durch die Novell NetWare-Netzwerke populär geworden ist, und TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), das seine Verbreitung dem Internet zu verdanken hat. Die HP JetDirect-Druckserver unterstützen diese und andere geläufige Netzwerkprotokolle. Hinweis: Die HP JetDirect-Druckserver sind auch für Netzwerke geeignet, die Client-Server- und Peer-to-Peer-Druck gleichzeitig verwenden und mit mehreren Protokollen arbeiten.

Siehe auch

IPX/SPX – Überblick

TCP/IP – Überblick

Druckprinzipien unter Novell NetWare


Druckprinzipien unter Novell NetWare

Themen

Einführung

Bindery und NDS

Einführung

Novell NetWare ist ein Netzwerkbetriebssystem auf Client-Server-Basis. Auf den NetWare-Servern läuft eine einheitliche Server-Software, die den Clients die Netzwerkdienste (wie z.B. Datenspeicherung, Sicherheit und Druck) zur Verfügung stellt. Die NetWare-Clients führen eine NetWare-kompatible Software aus, die ihnen Zugang zu diesen Diensten gewährt.

In NetWare-Netzen werden die Druckaufträge in eine NetWare-Druckwarteschlange gespoolt. Die Druckwarteschlange speichert den Druckauftrag, bis er von einem Druckserver an einen aktiven Drucker gesendet werden kann. Zur Einrichtung des Druckens unter NetWare müssen Sie Druckserver- und Druckwarteschlangen-Objekte erstellen. Für die NetWare-NDS (Beschreibung siehe unten) müssen außerdem Druckerobjekte angelegt werden.

Die HP JetDirect-Druckserver können in zwei Grundmodi für den NetWare-Druck betrieben werden:  im Modus "Dezentraler Drucker" und im Modus "Warteschlangenserver".  Letzterer liefert eine bessere Leistung.

Hinweis:

Mit dem Installationsassistenten für Netzwerkdrucker kann der Modus "Dezentraler Drucker" nicht eingerichtet werden.

Bindery und NDS

Unter NetWare sind die Definitionen der Netzwerkressourcen (Benutzer, Gruppen, Server, Drucker usw.) in einer Datenbank zusammengefaßt. Bei der Erstellung druckspezifischer Objekte werden diese in die NetWare-Datenbank eingetragen. Die Datenbank besteht aus Objekten und deren Eigenschaften.

Unter NetWare 3.x wird die Datenbankstruktur als Bindery bezeichnet. Die Bindery, die sich auf einem einzigen Server befindet, ist gut für kleine Netzwerke geeignet. Sobald die Netzgröße 250 Benutzer überschreitet, kommt es jedoch zu Leistungseinbußen. Dies ist deshalb der Fall, weil die Bindery eine einheitlich strukturierte (Flat-File-)Datenbank ist. In einem großen Netzwerk ist die Bindery mit einer riesigen Festplatte zu vergleichen, die Tausende von Dateien enthält, die sich alle im Stammverzeichnis befinden. Man kann sich gut vorstellen, wie lange es dauert, durch diese Liste zu blättern, um eine bestimmte Datei ausfindig zu machen.

Ab NetWare 4.x hat Novell die sogenannten Novell Directory Services (NDS) eingeführt. Hierbei handelt es sich um eine verteilte, replizierte Datenbank, die als hierarchische Verzeichnisstruktur aufgebaut ist. Die NDS unterstützt ein gesamtes Server-Netz. Die Netzwerkressourcen sind in der Verzeichnisstruktur unabhängig von ihrem physischen Standort abgelegt. Wenn der Benutzer den NDS-Kontext einer Netzwerkressource kennt (und die entsprechenden Zugriffsrechte besitzt), kann er auf diese Ressource zugreifen, ohne ihren physischen Standort kennen zu müssen.

Ab NetWare 4.x ist die NDS durch Bindery-Emulation auch mit den Bindery-Versionen von NetWare kompatibel. Bei der Bindery-Emulation wird die Bindery innerhalb eines NDS-Behälterobjektes in die NDS-Verzeichnisstruktur integriert. Die Objekte in diesem Behälter erscheinen den Clients unter NetWare 3.x als Bindery-Objekte.

Siehe auch

IPX/SPX – Überblick

Themen rund um die Netzeinrichtung


Objekt (NDS)

Ein Objekt ist eine NDS-Struktur, in der Informationen über die Eigenschaften einer Netzwerkressource gespeichert sind. Ein Objekt kann für ein physisches Element (z.B. einen Benutzer oder Drucker) oder ein logisches Element (z.B. eine Gruppe oder Druckwarteschlange) stehen. NDS-Objekte helfen bei der Ordnung und Verwaltung anderer Objekte.


Peer-to-Peer-Druck

Jeder Client-Computer ist so eingerichtet, daß er seine Druckdaten direkt an den Drucker übermittelt. Die Steuerung der Druckaufträge an den Drucker wird nicht von einem dedizierten Server übernommen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Prinzipien des Netzwerkdrucks.


Kommunikationsmodus

Der Kommunikationsmodus legt fest, welcher Netzwerktyp und welche Protokolle (TCP/IP oder IPX/SPX) für den Ausdruck auf diesem Drucker verwendet werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Prinzipien des Netzwerkdrucks .


Druckwarteschlangen-Objekt

Eine Druckwarteschlange speichert den Druckauftrag, bis er von einem Druckserver an einen Drucker übermittelt wird. Druckwarteschlangen-Objekte sind logische Abbilder der Druckwarteschlangen und dienen dazu, die Informationen über die Eigenschaften der Druckwarteschlange (z.B. welche Druckserver und Drucker zur Bedienung der Warteschlange abgestellt wurden) auf dem neuesten Stand zu halten. In einem Novell NetWare-Netzwerk muß für jede Druckwarteschlange im Netz ein eigenes Druckwarteschlangen-Objekt angelegt werden.


Druckserver-Objekt

Druckserver sind Computer oder Geräte (wie z.B. die HP JetDirect-Druckserver), deren Aufgabe darin besteht, gespoolte Druckaufträge von den Druckwarteschlangen abzurufen und an die Drucker weiterzuleiten. Druckserver-Objekte sind logische Abbilder der Druckserver und dienen dazu, die Informationen über die Eigenschaften des Druckservers (z.B. welche Drucker bedient werden) auf dem neuesten Stand zu halten. In einem Novell NetWare-Netzwerk muß für jeden Druckserver im Netz ein eigenes Druckserver-Objekt angelegt werden.


Druckertreiber

Im Dialogfeld Druckertreiber können Sie für den angegebenen Drucker einen geeigneten Treiber auswählen. Sie müssen eine der folgenden Optionen auswählen:

Alle bekannten Treiber anzeigen. Es werden alle auf dem System verfügbaren Druckertreiber angezeigt. Um den Treiber für einen bestimmten Drucker zu installieren, blättern Sie durch die Liste, und wählen Sie den Hersteller des Druckers und das richtige Druckermodell aus.

Nur aktuell installierte Treiber anzeigen.  Zeigt die Druckertreiber an, die bereits auf diesem Computer installiert sind. Wenn sich der gewünschte Druckertreiber darunter befindet, markieren Sie ihn, und klicken Sie dann auf Weiter.

Klicken Sie auf "Diskette...".  Damit haben Sie die Möglichkeit, den Druckertreiber von einer Diskette aus zu installieren. Wenn das angegebene Druckermodell nicht aufgeführt ist und Sie eine Diskette mit dem richtigen Druckertreiber haben, klicken Sie auf die Schaltfläche Diskette... Befolgen Sie zur Installation des Treibers die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Klicken Sie nach Auswahl des Druckertreibers auf Weiter.


Vorhandenen Treiber ersetzen

Dieses Dialogfeld wird angezeigt, wenn für diesen Drucker bereits ein Treiber vorhanden ist. Die Standardeinstellung, den vorhandenen Treiber zu behalten, wird empfohlen, weil Ihre Programme u.U. mit einem neuen Treiber anders ausdrucken.


Druckername

Geben Sie einen Namen für den Drucker ein. Dabei sind die Benennungskonventionen für den Drucker zu beachten. Dieser Name wird für das Druckersymbol verwendet, das im Druckerordner Ihres Systems hinzugefügt wird. Zur Anzeige des Druckerordners öffnen Sie auf dem Windows-Desktop das Startmenü und klicken dann auf Einstellungen > Drucker.


Druckerobjekt

In Novell NetWare-Netzwerken sind Druckerobjekte logische Abbilder der physischen Drucker und dienen dazu, die Informationen über die Eigenschaften des Druckers (z.B. welche Druckwarteschlangen von ihm bedient werden) auf dem neuesten Stand zu halten. In einem NetWare-NDS-Netzwerk muß für jeden Drucker ein Druckerobjekt erstellt werden.


Druckerfreigabe

Druckerfreigabe bedeutet, daß andere Netzwerkbenutzer über diesen Computer Druckdaten an den Drucker senden können. Dieses Installationsprogramm unterstützt die Druckerfreigabe nur auf Windows 2000 und Windows NT 4.0. Der Serverdienst muß in dem System für die Druckerfreigabe aktiviert sein.

Sie müssen eine der folgenden Optionen auswählen:

Nicht freigegeben: Markieren Sie diese Option, wenn der Computer für den Peer-to-Peer-Druck eingerichtet werden soll und Sie nicht möchten, daß andere Netzwerkbenutzer über diesen Computer Zugang zum Drucker haben.

Freigegeben: Markieren Sie diese Option, wenn der Computer als Server für den Client-Server-Druck eingerichtet werden soll. In diesem Fall sind die Clients berechtigt, über diesen Computer Druckaufträge an den Drucker zu übermitteln. Bei aktivierter Option müssen Sie die folgenden Parameter angeben:

Freigabename: Sie müssen einen Freigabenamen festlegen. Ein Druckerfreigabename ist der Name, den die Clients für den Zugriff auf den freigegebenen Drucker verwenden. Damit Clients unter Windows 3.x und MS-DOS den Drucker ebenfalls nutzen können, darf der Name höchstens acht Zeichen lang sein (z.B. marktng01). Bei Windows 95/98-Clients darf der Name aus maximal zwölf Zeichen bestehen.

Unterstützung des Client-Treibers

Windows 95/98-Treiber installieren: Markieren Sie diese Option, wenn auf dem Computer der Druckertreiber für Windows 95/98 installiert werden soll, der dann automatisch auf die Windows 95/98-Clients geladen wird. Bei aktivierter Option müssen Sie angeben, in welchem Verzeichnis sich dieser Treiber befindet. Nach Abschluß der Druckereinrichtung werden Sie vom Assistenten nach dem Standort des Treibers gefragt.

Standardmäßig ist die Installation des Windows 95/98-Treibers auf diesem Computer deaktiviert.

Windows NT 4.0-Treiber installieren (diese Option wird nur für Windows 2000 angezeigt): Markieren Sie diese Option, wenn auf dem Computer der Druckertreiber für Windows NT installiert werden soll, der dann automatisch auf die Windows NT 4.0-Clients geladen wird. Bei aktivierter Option müssen Sie angeben, in welchem Verzeichnis sich dieser Treiber befindet. Nach Abschluß der Druckereinrichtung werden Sie vom Assistenten nach dem Standort des Treibers gefragt.

Standardmäßig ist die Installation des Windows NT 4.0-Treibers auf diesem Computer deaktiviert.

Wenn Freigegeben ausgewählt ist und die oben genannten Elemente angegeben sind, wird in Windows 2000 das Dialogfeld Standort und Kommentar angezeigt, in dem Sie weitere Angaben zu dem Drucker machen können.


Standort und Kommentar
Standort und Kommentar (nur auf Windows 2000)

Dieses Dialogfeld wird angezeigt, wenn Freigegeben im Dialogfeld Druckerfreigabe gewählt ist. Damit haben Sie die Möglichkeit, einen Standort und Kommentar für den Drucker anzugeben. Diese beiden Felder sind optional und werden von Windows 2000-Clients verwendet, um nach Druckern zu suchen. Sowohl Standort als auch Kommentar werden in der Zusammenfassung und auf der Testseite angezeigt.

Standort

Das Feld Standort ist 256 Zeichen lang und wird verwendet, um den Standort des Druckers mit dem Format Standort1/Standort2/Standort3 anzugeben. Zum Beispiel könnte ein Standort im Gebäude 2, Bereich 3 als G2/B3 angegeben werden. Das Trennzeichen ist "/".

Kommentar

Das Feld Kommentar ist ein formfreies Feld mit maximal 256 Zeichen.


HP JetDirect-Konfigurationsseite drucken

Anweisungen zum Ausdruck einer HP JetDirect-Konfigurationsseite finden Sie in der Installationsanleitung für die HP JetDirect-Hardware oder in der Dokumentation Ihres Druckers.

Bei externen HP JetDirect-Druckservern drücken Sie einige Sekunden lang die Test-Taste auf dem Druckserver.


Warteschlangenserver (Modus)

Im Modus "Warteschlangenserver" übernimmt der HP JetDirect-Druckserver die Funktion des Novell NetWare-Druckservers. Der HP JetDirect-Druckserver greift auf die Druckwarteschlangen auf einem NetWare-Server zu und kopiert die Druckaufträge zum Drucker. Auf diese Weise ist kein dedizierter Computer erforderlich, auf dem die Software für den Novell NetWare-Druckserver läuft.


Dezentraler Drucker (Modus)

Im Modus "Dezentraler Drucker" befindet sich der Novell NetWare-Druckserver auf einem Computer, und der HP JetDirect-Druckserver fungiert als einfacher Drucker. Der HP JetDirect-Druckserver unterhält eine offene Verbindung zum NetWare-Druckserver. Der NetWare-Druckserver wiederum, auf dem proprietäre Software läuft, sendet Druckaufträge an den Drucker.


Netzwerk-Kommunikationsmodus einstellen

Nach Ermittlung des gewünschten Druckers müssen Sie einen Kommunikationsmodus festlegen und die zugehörigen Netzwerkparameter konfigurieren. Wenn Sie Hilfe zur Auswahl des richtigen Kommunikationsmodus benötigen, klicken Sie auf einen der unten aufgeführten Kommunikationsmodi:

Hinweis:

Das Installationsprogramm für Netzwerkdrucker erkennt Ihre Systemeinstellungen und wird versuchen, einen Kommunikationsmodus zu empfehlen; Sie können aber auch jederzeit einen anderen Modus festlegen. Es werden nur gültige Optionen angezeigt.

Die zugewiesenen Parameterwerte für den Drucker treten erst nach Abschluß der Installation in Kraft.

Windows TCP/IP

Windows IPX/SPX

Novell (NDS) (nur Modus "Warteschlangenserver")

Novell (Bindery) (nur Modus "Warteschlangenserver")

Windows TCP/IP

Wenn der Drucker in einem TCP/IP-Netzwerk eingesetzt werden soll, müssen Sie ihn mit gültigen TCP/IP-Parametern konfigurieren. (Weitere Informationen hierzu finden Sie unter TCP/IP – Überblick .) Welche Optionen zur Verfügung stehen, hängt von den erkannten TCP/IP-Einstellungen ab:

Wenn der Drucker keine gültigen TCP/IP-Einstellungen hat:

Geben Sie in den vorgesehenen Feldern eine gültige IP-Adresse für den Drucker, eine gültige Teilnetzmaske und eine gültige IP-Adresse für das Gateway ein. Bevor Sie diese Werte eintragen, halten Sie zuerst Rücksprache mit Ihrem Netzwerkadministrator.

Klicken Sie auf Einst. vorschlagen, wenn die TCP/IP-Parameter vom Installationsprogramm automatisch eingetragen werden sollen.

Verwenden Sie das Kontrollkästchen Anschluß-Standardname (nur auf Windows NT und 2000)

Aktivieren Sie dieses Kästchen, um die Anschluß-Standardeinstellungen für Ihren Drucker zu verwenden. Wenn das Kästchen nicht aktiviert ist, ist das Dialogfeld Anschlußname das nächste Assistenten-Dialogfeld, nach dem Assistenten-Dialogfeld Netzwerk-Kommunikationsmodus einstellen.

VORSICHT:

Wenn der Drucker auch an andere Netzwerke angeschlossen wird, sind die vom Dienstprogramm vorgeschlagenen TCP/IP-Einstellungen u.U. nicht eindeutig und können mit anderen Geräten in Konflikt stehen. Deshalb ist bei der Verbindung mit anderen TCP/IP-Netzwerken Vorsicht geboten.

Wenn der Drucker bereits gültige TCP/IP-Einstellungen hat:

Es werden die aktuellen TCP/IP-Einstellungen angezeigt. Wenn Sie einen Wert ändern möchten, klicken Sie auf Einstellungen ändern.

VORSICHT:

Durch Änderung der TCP/IP-Einstellungen kann der Zugang für andere Benutzer gesperrt werden. Wenden Sie sich deshalb vor einer Änderung gültiger Einstellungen an Ihren Netzwerkadministrator.

Hinweis:

Wenn die TCP/IP-Parameter von einer Management-Software, wie z.B. HP Web JetAdmin, durch ein Kennwort geschützt wurden, steht die Schaltfläche Einstellungen ändern nicht zur Verfügung.

Windows IPX/SPX

Der Kommunikationsmodus "Windows IPX/SPX" gilt für Netzwerke unter Windows, die das IPX-Protokoll verwenden. (Weitere Informationen über IPX/SPX-Protokolle finden Sie unter IPX/SPX – Überblick.) Für diesen Kommunikationsmodus müssen keine Parameter eingestellt werden. Klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren.

Verwenden Sie das Kontrollkästchen Anschluß-Standardname (nur auf Windows NT und 2000)

Aktivieren Sie dieses Kästchen, um die Anschluß-Standardeinstellungen für Ihren Drucker zu verwenden. Wenn das Kästchen nicht aktiviert ist, ist das Dialogfeld Anschlußname das nächste Assistenten-Dialogfeld, nach dem Assistenten-Dialogfeld Netzwerk-Kommunikationsmodus einstellen.

Novell (NDS) (nur Modus "Warteschlangenserver")

Hinweis:

Diese Option ist nur verfügbar, wenn der Novell NetWare-Client für Windows 95 oder Windows NT installiert ist. Es wird nur der Modus "Warteschlangenserver" unterstützt.

Wenn der Drucker in einem Novell NetWare-NDS-Netzwerk eingesetzt werden soll, müssen auf dem bzw. den NetWare-Server(n) die entsprechenden NDS-Objekte konfiguriert werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter "Druckprinzipien unter Novell NetWare". Die verfügbaren Optionen hängen davon ab, welche Standardeinstellungen vom Installationsprogramm ermittelt wurden:

Wenn der Drucker keine gültigen NDS-Einstellungen hat:

1	Geben Sie einen gültigen Druckserver-Namen ein, oder übernehmen Sie den Standardnamen. Die Namen von Druckserver-Objekten dürfen max. 30 Zeichen lang sein.

2	Geben Sie den Kontext des Druckservers an. Wenn Sie den Kontext nicht auswendig wissen, klicken Sie auf Durchsuchen.

3	Geben Sie einen gültigen Druckernamen ein, oder übernehmen Sie den Standardnamen. Die Namen von Druckerobjekten dürfen max. 30 Zeichen lang sein.

4	Geben Sie den Kontext des Druckers an. Wenn Sie den Kontext nicht auswendig wissen, klicken Sie auf Durchsuchen.

5	Nach Angabe dieser Parameter klicken Sie auf Weiter, um das Druckwarteschlangen-Objekt festzulegen.

6	Geben Sie den Druckwarteschlangennamen ein, oder übernehmen Sie den Standardnamen. Die Druckwarteschlangennamen dürfen max. 47 Zeichen lang sein.

7	Geben Sie den Kontext der Druckwarteschlange an. Wenn Sie den Kontext nicht auswendig wissen, klicken Sie auf Durchsuchen.

8	Wählen Sie aus der Liste das gewünschte Volume für die Druckwarteschlange aus.

9	Klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren.

Wenn der Drucker bereits gültige NDS-Einstellungen hat:

1	Überprüfen Sie die angezeigten NDS-Einstellungen, und klicken Sie auf Weiter, um das Druckwarteschlangen-Objekt zu bestimmen.

2	Geben Sie den Druckwarteschlangennamen ein, oder übernehmen Sie den Standardnamen. Die Druckwarteschlangennamen dürfen max. 47 Zeichen lang sein.

3	Geben Sie den Kontext der Druckwarteschlange an. Wenn Sie den Kontext nicht auswendig wissen, klicken Sie auf Durchsuchen.

4	Wählen Sie aus der Liste das gewünschte Volume für die Druckwarteschlange aus.

5	Klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren.

Hinweis:

Es ist möglich, einen vorhandenen Druckserver oder Druckernamen einzugeben. Dann wird allerdings eine Warnmeldung angezeigt.

Novell (Bindery) (nur Modus "Warteschlangenserver")

Hinweis:

Diese Option ist nur verfügbar, wenn der Novell NetWare-Client für Windows 95 oder Windows NT installiert ist. Es wird nur der Modus "Warteschlangenserver" unterstützt.

Wenn der Drucker mit einer Bindery-Verbindung (NetWare 3.x, NetWare 4.x mit Bindery-Emulation oder NetWare 5.x) eingesetzt werden soll, müssen in der Bindery die entsprechenden NDS-Objekte erstellt werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter "Druckprinzipien unter Novell NetWare". Um Bindery-Objekte zu erstellen, müssen Sie als Supervisor angemeldet sein oder über Supervisor-Rechte verfügen. Geben Sie in den vorgesehenen Feldern die folgenden Bindery-Objekte ein:

Druckserver: Geben Sie einen gültigen Druckserver-Namen ein, oder übernehmen Sie den Standardnamen. Die Namen von Druckserver-Objekten dürfen max. 30 Zeichen lang sein.

Druckwarteschlange: Geben Sie den Druckwarteschlangennamen ein, oder übernehmen Sie den Standardnamen. Die Druckwarteschlangennamen dürfen max. 47 Zeichen lang sein.

Warteschlangen-Volume: Wählen Sie aus der Liste das gewünschte Volume für die Druckwarteschlange aus.

Hinweis:

Es ist möglich, einen vorhandenen Druckserver oder Druckernamen einzugeben. Dann wird allerdings eine Warnmeldung angezeigt.

Hinweis:

Bei Novell NetWare-Netzwerke der Version 3.x ist das Volume immer SYS:. Volume.

Nach Einstellung dieser Parameter klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren.

Siehe auch

Themen rund um die Netzeinrichtung


Anschlußname

Hinweis:

Das Dialogfeld Anschlußname wird nur in Windows NT und Windows 2000 angezeigt. Das Dialogfeld wird nur dann angezeigt, wenn Anschlußstandardname im Dialogfeld Netzwerk-Kommunikationsmodus einstellen nicht aktiviert ist und die IP- oder IPX-Kommunikationsmodi nicht ausgewählt sind.

Sie können den Namen des Netzwerk-Anschlusses angeben, der für den zu installierenden Drucker erstellt werden soll. Dieser Anschlußname wird für die Identifizierung des Anschlusses in den Druckereigenschaften verwendet.

Gültige Anschlußnamen sind bis zu 63 Zeichen lang und können beliebige Zeichen enthalten. Der Anschlußname muß eindeutig sein. Der Anschlußname wird in der Zusammenfassung und auf der Testseite angezeigt.


Teilnetzmaske

Mit einer Teilnetzmaske wird ein TCP/IP-Netzwerk in verschiedene Unternetze aufgeteilt(sofern eine Teilnetzeinrichtung verwendet wird). Durch die Einrichtung von Teilnetzen kann ein großes Netzwerk effizienter genutzt werden. Das Format der Teilnetzmaske ist ähnlich wie das der IP-Adresse: n.n.n.n, wobei n für eine Zahl zwischen 0 und 255 steht. Wenn keine Teilnetzmaske zugeordnet wurde, wird in der Regel die Teilnetzmaske des Computers genommen.

Durch die Teilnetzmaske wird festgelegt, welcher Teil der IP-Adresse das Netzwerk/Teilnetz und welcher Teil die einzelnen Hosts beschreibt. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Teilnetze .


IP-Einstellungen vorschlagen

Wenn der Drucker nicht ordnungsgemäß mit einer gültigen IP-Adresse konfiguriert wurde, und Sie die Schaltfläche Einst. vorschlagen anklicken, schlägt das Installationsprogramm mit Hilfe des Protokolls für die automatische Zuweisung einer privaten IP-Adresse (APIPA) die folgenden IP-Parameterwerte vor:

IP-Adresse

Teilnetzmaske

Gateway

Hinweis:

Das APIPA-Protokoll von Microsoft wird auf dem Windows 98- und Windows 2000-Server verwendet.

VORSICHT:

Wenn der Drucker auch an andere Netzwerke angeschlossen wird, sind die vom Dienstprogramm vorgeschlagenen TCP/IP-Einstellungen u.U. nicht eindeutig und können mit anderen Geräten in Konflikt stehen. Deshalb ist bei der Verbindung mit anderen TCP/IP-Netzwerken Vorsicht geboten.

Siehe auch

TCP/IP – Überblick


Systemanforderungen

System

Betriebssystem: Windows 95/98, Windows NT 4.0 oder Windows 2000

Für Novell NetWare-Netzwerke: Es muß der Novell NetWare-Client für Windows 95/98, Windows NT 4.0 oder Windows 2000 installiert sein.

Für Microsoft-Netzwerke: Es müssen die Microsoft IP- oder IPX-Protokolle und die Client-Dienste ausgeführt werden.

Bildschirmanzeige:

Bildschirmauflösung: mind. VGA (640 x 480)

Farben: mind. 256

Hinweis:

Während der Ermittlung des Druckers können je nach Geschwindigkeit des Systems und Größe des Netzwerks erhebliche Leistungsschwankungen auftreten.

Drucker

Die Drucker müssen über einen unterstützten HP JetDirect-Druckserver an das Netzwerk angeschlossen sein. Eine Liste der derzeit unterstützten HP JetDirect-Druckserver finden Sie auf der HP-Website (http://www.hp.com/go/networkprinting).

Das Installationsprogramm ist sowohl für HP- als auch HP-fremde Drucker geeignet, solange die Druckertreiber mit der vom Dienstprogramm verwendeten Anschlußüberwachungssoftware kompatibel sind und das Microsoft-Dateiformat für die Druckerinstallation (.INF) unterstützen.

Novell NetWare-Netzwerke: Das Installationsprogramm unterstützt nur eine Druckereinrichtung im Modus "Warteschlangenserver".  Der Modus "Dezentraler Drucker" wird nicht unterstützt.

Freigabe

Dieser Assistent unterstützt die Druckerfreigabe nur auf Windows 2000 und Windows NT 4.0.

Der Serverdienst muß in dem System für die Druckerfreigabe aktiviert sein.


TCP/IP - Überblick
TCP/IP – Überblick

Themen

IP-Adreßstruktur

Teilnetze

Gateways

Konfiguration der IP-Adressen auf Druckern

TCP/IP (Transport Control Protocol/Internet Protocol) steht für eine Gruppe von Protokollen, die die Weiterleitung von Daten an die Netzwerkgeräte definieren. TCP/IP entwickelt sich immer mehr zum meistverwendeten Protokoll. Diese Protokolle wurden ursprünglich entwickelt, um eine Kommunikation zwischen verschiedenen Netzwerken zu ermöglichen; daher auch der Begriff Internet. Mit dem Aufstieg des Internet und World Wide Web hat auch die Verbreitung von TCP/IP stark zugenommen.

IP-Adreßstruktur

In einem TCP/IP-Netzwerk muß jeder Host (Arbeitsstation oder Knoten) eine eindeutige IP-Adresse haben. Hierbei handelt es sich um eine Software-Adresse, anhand derer sowohl das Netzwerk als auch die spezifischen Hosts in diesem Netzwerk identifiziert werden. Eine IP-Adresse ist eine vier Byte (32 Bit) lange Zahl im Format n.n.n.n, wobei n für einen Wert zwischen 0 und 255 steht. Dieses Format wird als Dotted Decimal Notation oder Punktnotation bezeichnet.

Jede IP-Adresse besteht aus zwei Teilen: dem Netzwerkteil und dem Hostteil.

Hinweis:

Bei der Zuordnung von IP-Adressen sollten Sie immer erst den für die IP-Adressenvergabe zuständigen Administrator fragen. Bei Einstellung einer falschen Adresse können Konflikte mit anderen Netzwerkgeräten auftreten oder diese sogar deaktiviert werden.

IP-Adresse: Netzwerkteil

Der Netzwerkteil einer IP-Adresse (Netzwerkadresse) kann lokal oder global verwaltet werden. Lokal verwaltet bedeutet, daß Sie innerhalb eines isolierten Netzwerks die IP-Adressen selbst festlegen und zuordnen können. Sobald jedoch eine Verbindung mit anderen Netzwerken (z.B. dem weltumspannenden Internet oder World Wide Web) gewünscht wird, erfolgt die Vergabe der Netzwerkadressen durch das InterNIC, einer Organisation in Norfolk im Bundesstaat Virginia (USA). Das InterNIC wurde von der National Science Foundation mit der globalen Verwaltung der Internet-Adressen und -Domänen beauftragt. Das InterNIC weist einer Organisation eine Netzwerkadresse zu, die wiederum dafür verantwortlich ist, daß alle angeschlossenen Geräte und Hosts in ihrem Netzwerk eindeutige Adressen erhalten.

Alle Hosts, die miteinander kommunizieren, müssen die gleiche Netzwerkadresse haben.

VORSICHT:

Wenn die IP-Adressen in Ihrem Netzwerk lokal verwaltet werden, sollten Sie nie eine Verbindung mit anderen Netzwerken, wie dem globalen Internet oder World Wide Web, herstellen.

IP-Adresse: Hostteil

Mit dem Hostteil einer IP-Adresse kann jeder Host im Netzwerk eindeutig identifiziert werden. Verschiedene Hosts können zwar die gleiche Netzwerkadresse haben, jedoch muß der Hostteil eindeutig sein.

IP-Adreßstruktur und -klasse

Bei global verwalteten Adressen vergibt das InterNIC Netzwerkadressen in drei Kategorien:  Klasse A, B und C. Wie aus nachfolgender Tabelle für die IP-Adresse n.n.n.n hervorgeht, legen diese Klassen fest, welcher Teil der IP-Adresse als Netzwerkadresse und welcher Teil als Hostadresse verwendet wird.

Netzwerkklasse	n. (1. Byte)	n. (2. Byte)	n. (3. Byte)	n (4. Byte)
A	Netzwerk	Host	Host	Host
B	Netzwerk	Netzwerk	Host	Host
C	Netzwerk	Netzwerk	Netzwerk	Host
Die an eine Organisation vergebene Klasse und Netzwerkadresse bestimmt, wie viele Hosts maximal an ihr Netzwerk angeschlossen werden können. Bei einer Adresse der Klasse A können sich in Ihrem Netzwerk über 16 Millionen Hosts befinden. Bei einer Adresse der Klasse B sind es maximal 65.534 Hosts. Bei einer Adresse der Klasse C können maximal 254 Hosts adressiert werden. (Die Hostadressen-Werte 0 und 255 sind reserviert.)

Teilnetze

Bei der Vergabe einer Netzwerkadresse an eine Organisation sind noch keine Vorkehrungen für die Aufteilung des Netzwerkes in mehrere kleinere Netze getroffen. Um eine solche Untergliederung zu erreichen, können die lokalen Administratoren Teilnetze einrichten. Teilnetze können die Leistung erhöhen und eine bessere Steuerung des Netzwerkverkehrs ermöglichen.

Teilnetze entstehen dadurch, daß der Netzwerkadministrator einen Teil der für den Host reservierten Bytes der IP-Adresse für die Zuordnung von Teilnetznummern verwendet.

Teilnetzmaske

Mit einer Teilnetzmaske wird ein Netzwerk in verschiedene Teilnetze unterteilt. Das Format der Teilnetzmaske ist ähnlich wie das der IP-Adresse: n.n.n.n, wobei n für eine Zahl zwischen 0 und 255 steht.

Hinweis:

Teilnetzmasken haben ein genau vorgeschriebenes Format. Bei der Umwandlung in binäre Bit darf es links von den Einsen (1) keine Nullen (0) geben. Beispielsweise ist 255.255.0.0 (11111111111111110000000000000000) zulässig; 255.253.0.0 (11111111111111010000000000000000) dagegen nicht. Außerdem sind keine Teilnetzmasken im Format 255.255.255.255 und 0.0.0.0 zulässig.

Die Teilnetzmaske wird mit einer IP-Adresse verglichen und legt fest, welcher Teil der Adresse sich auf das Netzwerk und die Teilnetzadresse und welcher Teil sich auf den Host bezieht. Hewlett-Packard hat z.B. die Klasse-A-Adresse "15" erhalten (siehe untenstehendes Beispiel). Anstatt das zweite Byte für die Hostadressen zu verwenden, könnte HP das zweite Byte für seine Teilnetze reservieren und mit dem dritten und vierten Byte die einzelnen Hosts angeben.  Hierzu wird die Teilnetzmaske 255.255.0.0 verwendet. Auf diese Weise wird jedes Gerät im jeweiligen Teilnetz eindeutig identifiziert, während HP gleichzeitig bis zu 254 Teilnetze einrichten kann, ohne dadurch den zugewiesenen Adreßbereich zu verletzen.

Beispiel

HP-Netzwerk der Klasse A	15. (1. Byte)	n. (2. Byte)	n. (3. Byte)	n (4. Byte)
HP-Teilnetzmaske	255.	255.	0.	0
HP-Teilnetz 1	15.	1.	Host.	Host
HP-Teilnetz 2	15.	2.	Host.	Host
Gateways

Ein Gateway ist ein Router oder Computer, der zwei inkompatible Netzwerke (die z.B. unterschiedliche Kommunikationsprotokolle, Datenformatierung, Strukturen oder Architekturen verwenden) miteinander verbindet. Gateways packen die Datenpakete neu und ändern sie so, daß sie denen des Zielnetzwerks entsprechen. Bei der Untergliederung von Netzwerken in Teilnetze setzt man Gateways häufig zur Isolierung eines Teilnetzes von anderen Teilnetzen ein, um den Netzwerkverkehr zu steuern.

Standard-Gateway

Bei der Verwendung von Gateways gibt man normalerweise die IP-Adresse des Gateways an, das zur Übertragung der Pakete zwischen den Teilnetzen verwendet werden soll. Bei mehreren Gateways geben Sie das nächste Gateway an, das standardmäßig benutzt wird.

Konfiguration der IP-Adressen auf Druckern

Mit dem Installationsprogramm für Netzwerkdrucker können Sie eine IP-Adresse für einen neuen Drucker konfigurieren. Eine solche Konfiguration kann auf unterschiedliche Weise erfolgen, wie z.B. mit BootP, DHCP und Telnet. Sie haben auch die Möglichkeit, einen unterstützten Web-Browser zu verwenden, um auf den eingebetteten Web-Server im Druckserver zuzugreifen (erfordert die neueste HP JetDirect-Firmware).

Bootstrap-Protokoll (BootP)

BootP ist ein Bootstrap-Protokoll, mit dem sich eine IP-Adresse und andere TCP/IP-Parameter automatisch von einem Netzwerk-Server herunterladen lassen. Bei eingeschaltetem Drucker wird vom HP JetDirect-Druckserver eine Boot-Anforderung rundgesendet. Wenn ein BootP-Server richtig eingerichtet ist, überträgt er die Parameter über das Netzwerk an den JetDirect-Druckserver.

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)

Genau wie das BootP dient auch das DHCP zum automatischen Herunterladen einer IP-Adresse von einem Netzwerk-Server. Die DHCP-Server verwalten jedoch einen festen Satz von IP-Adressen und leihen dem Druckserver nur eine IP-Adresse. Wenn der Drucker aus- und wieder eingeschaltet wird, gibt es keine Garantie dafür, daß der JetDirect-Druckserver immer wieder dieselbe IP-Adresse erhält, obwohl der DHCP-Server sich darum bemühen wird.

Telnet

Telnet ist ein Dienstprogramm, das auf vielen TCP/IP-Computersystemen zur Verfügung steht. Mit Telnet können Sie sich beim JetDirect-Druckserver anmelden und die TCP/IP-Parameter konfigurieren. Voraussetzung hierfür ist, daß der Druckserver bereits mit einer IP-Adresse vorkonfiguriert ist. Der HP JetDirect-Druckserver ist werkseitig so eingestellt, daß er zwei Minuten nach dem Einschalten die IP-Standardadresse 192.0.0.192 annimmt.

Eingebetteter Web-Server

Mit Hilfe eines unterstützten Web-Browsers (z.B. Microsoft Internet Explorer oder Netscape Navigator) kann bei einigen HP JetDirect-Druckservern auf einen eingebetteten Web-Server zugegriffen werden. Dies funktioniert jedoch nur, wenn der Druckserver bereits mit einer IP-Adresse vorkonfiguriert ist. Der HP JetDirect-Druckserver ist werkseitig so eingestellt, daß er zwei Minuten nach dem Einschalten die IP-Standardadresse 192.0.0.192 annimmt.

Arp -s

Mit den Arp -s- und Ping-Befehlen können Sie eine IP-Adresse auf JetDirect-Geräten konfigurieren.

Siehe auch

Themen rund um die Netzeinrichtung

Drucker in großen IP-Netzwerken hinzufügen


Fehlerbehebung

Wenn Sie die Frage des Installationsprogramms "Wurde die Testseite fehlerfrei gedruckt?" mit Nein beantwortet haben, versucht das Programm, einen Netzwerkkommunikationstest mit dem Drucker durchzuführen. Nach dem Test erscheint die Meldung "Erfolgreich" oder "Fehlgeschlagen":

Erfolgreich	Der Drucker hat ein Testpaket empfangen und darauf richtig geantwortet. Wenn die Testseite nicht gedruckt wird, überprüfen Sie folgendes: Der Drucker ist online und druckbereit. In den Drucker ist Papier eingelegt. Bei externen HP JetDirect-Druckservern: Der Druckserver ist eingeschaltet und die Parallelkabel sind richtig an den Druckserver und Drucker angeschlossen. Sie sind in der Lage, eine HP JetDirect-Konfigurationsseite von Hand auszudrucken. Probieren Sie zusätzlich folgendes: 1 Schalten Sie den Drucker aus und wieder ein. 2 Setzen Sie den HP JetDirect-Druckserver auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurück, und wiederholen Sie die Installation.
Fehlgeschlagen	Das Testpaket wurde vom Drucker nicht empfangen, oder der Drucker hat nicht darauf reagiert. Überprüfen Sie folgendes: Der HP JetDirect-Druckserver ist richtig an das Netzwerk angeschlossen und eingeschaltet. Sie sind in der Lage, eine HP JetDirect-Konfigurationsseite von Hand auszudrucken. Die Netzwerkadressen des Druckservers wurden nicht versehentlich geändert. Die Netzwerkkabel sind unbeschädigt und richtig angeschlossen, und das Netzwerk funktioniert einwandfrei. Probieren Sie zusätzlich folgendes: 1 Schalten Sie den Drucker aus und wieder ein. 2 Setzen Sie den HP JetDirect-Druckserver auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurück, und wiederholen Sie die Installation.
Siehe auch

Drucker in großen IP-Netzwerken hinzufügen


Volume, NetWare

Volumes sind formatierte logische Unterteilungen auf der höchsten Ebene eines NetWare-Dateisystems. NetWare-Server sind in ein oder mehrere Volumes unterteilt. Jedes Volume kann in Verzeichnisse untergliedert werden, die wiederum Unterverzeichnisse oder Dateien enthalten können.

Für den Benutzer ist ein Volume ähnlich wie eine Festplatte auf einem eigenständigen System. Bei NetWare-NDS kann sich ein Volume auf einer einzelnen Festplatte befinden oder auch mehrere Festplatten umfassen.


Installationsprogramm für freigegebenen Drucker

Dieses Dialogfeld wird nur unter Windows NT und Windows 2000 angezeigt, und nur wenn Freigegeben im Dialogfeld "Druckerfreigabe" gewählt ist. Über dieses Dialogfeld kann der freigegebene Drucker schnell und einfach auf anderen Netzwerk-Computern (Clients) installiert werden.

Wenn diese Option ausgewählt ist, wird ein Programm (eine .EXE-Datei) erstellt, um diesen Drucker auf den Computern der Netzwerk-Clients zu installieren. Die folgenden zwei Möglichkeiten sind ein Beispiel dafür, wie das Programm für Benutzer verfügbar gemacht werden kann:

Es kann per E-Mail an die Benutzer verschickt oder

in einem freigegebenen Verzeichnis gespeichert werden, auf das die Benutzer Zugriff haben.

Wenn die Benutzer diese Datei ausführen, wird der freigegebene Drucker im Druckerordner der Client-Arbeitsstation hinzugefügt.

Siehe auch

Druckerfreigabe

Benennungskonventionen, Freigabename