Keine Hilfe verfügbar.


Die LAN-Hardware- (HW) Adresse des Geräts, das von diesem Anschluß aus druckt.


Die zu diesem Gerät gehörende IPX-Netzwerknummer. 00000000 entspricht dem lokalen Teilnetz.


Den Gemeinschaftsnamen des mit diesem Anschluß verbundenen Geräts eingeben. Nur dann aktiviert, wenn auch SNMP aktiviert ist.


Die für das RAW-Protokoll spezifische Einstellungen eingeben.


Der Name dieses Anschlusses.


Das von diesem Anschluß zu verwendende Protokoll auswählen.


Den Geräteindex des mit diesem Anschluß verbundenen Geräts eingeben. Nur dann aktiviert, wenn auch SNMP aktiviert ist.


Den Warteschlangennamen eingeben, der für diesen Anschluß verwendet werden soll. Dieser wird durch Klicken auf die runde LPR-Optionsschaltfläche in der Protokollgruppe aktiviert.


Der Name dieses Anschlusses


Das von diesem Anschluß zu verwendende Protokoll auswählen. LPR-Protokoll


Das von diesem Anschluß zu verwendende Protokoll auswählen. RAW-Daten-Protokoll.


Den Warteschlangennamen eingeben, der für diesen Anschluß verwendet werden soll. Dieser wird durch Klicken auf die runde LPR-Optionsschaltfläche in der Protokollgruppe aktiviert.


Für das LPR-Protokoll spezifische Einstellungen eingeben. Aktivieren durch Klicken auf die runde LPR-Optionsschaltfläche in der Protokollgruppe.


Überprüfen, ob SNMP für das mit diesem Anschluß verbundene Gerät unterstützt wird.


Den Geräteindex des mit diesem Anschluß verbundenen Geräts eingeben. Nur dann aktiviert, wenn auch SNMP aktiviert ist.


Die LAN-Hardware- (HW) Adresse des Geräts, das von diesem Anschluß aus druckt.


Den Gemeinschaftsnamen des mit diesem Anschluß verbundenen Geräts eingeben. Nur dann aktiviert, wenn auch SNMP aktiviert ist.


Die beim Drucken zu diesem Anschluß verwendete Berkeley Sockets-Anschlußnummer.


Überprüfen, ob SNMP für das mit diesem Anschluß verbundene Gerät unterstützt wird.


Die beim Drucken zu diesem Anschluß verwendete Berkeley Sockets-Anschlußnummer.


Alle Hewlett-Packard-Standard-IPX/SPX-Anschlußüberwachungsanschlüsse konfigurieren.


Einen Hewlett-Packard-Standard-IPX/SPX-Anschluß hinzufügen.


Einen Hewlett-Packard-Standard-IPX/SPX-Anschluß hinzufügen.


Einen Hewlett-Packard-Standard-IPX/SPX-Anschluß hinzufügen.


Einstellungen für einen Hewlett-Packard-Standard-IPX/SPX-Anschluß anzeigen und ändern.


Einen Hewlett-Packard-Standard-IPX/SPX-Anschluß hinzufügen.


Digitale Anzeige der Minuten vor einem Timeout, wenn ein Druckjob nicht ausgeführt werden kann.


Digitale Anzeige der Minuten vor einem Timeout, wenn ein Druckjob nicht ausgeführt werden kann.


Kürzere Zeit vor einem Timeout wegen Druckfehlern.


Die Zeitspanne vor einem Timeout wegen Druckfehlern eingeben.


Längere Zeit vor einem Timeout wegen Druckfehlern.


Wenn aktiviert, werden die Statusinformationen jedes Geräts regelmäßig vom Computer abgefragt.


Die Zeitspanne vor einem Timeout wegen Druckfehlern eingeben.


Anschlußeinstellungen